-- 气密最大NG次数（仅计NG，OK不计）。空或<=0 表示不限制。
-- 若列已存在可只更新注释：
-- ALTER TABLE mes_line_process MODIFY COLUMN qm_max_times int(11) DEFAULT NULL COMMENT '气密最大NG次数（仅计NG）';

ALTER TABLE mes_line_process ADD COLUMN qm_max_times int(11) DEFAULT NULL COMMENT '气密最大NG次数（仅计NG）' AFTER qm_num;

-- 可选：气密主工位默认最大NG次数
-- UPDATE mes_line_process SET qm_max_times = 3 WHERE is_qm = '1' AND (pid IS NULL OR pid = '') AND qm_max_times IS NULL;
